[volume]
	EmittersNum			= 1
;	Hemi				= 0.2
;	ConfinementScale	= 0.06          ;	Турбулентность. 0 - поток гладкий, default == 0.6
;	Decay				= 0.994         ;	Затухание дыма. 1 - дым не затухает, default == 0.994
	GravityBuoyancy		= 0.001;		;	Вес положительный/отрицательный дыма
	Hemi				= 1.0
	ConfinementScale	= 0.06			
	Decay				= 0.994			
;	Voxel dimensions: 70x70x70

[emitter00]
	Type 			= SimpleGaussian	; просто скопировать
	Position 		= 35.0, 34.0, 7.0	; в локальных координатах
	Radius			= 0.15				; размер источника. чем больше число, тем меньше источник default == 0.15
	Sigma			= 1					; просто скопировать
	FlowSpeed		= 0.4				; скорость потока
	FlowDirection	= -0.3, 0.5, 0.8	; направление потока в локальных координатах
	Density			= 1.0				; плотность дыма

	ApplyDensity	= 1					; источник генерирует вещество
	ApplyImpulse	= 1					; источник применяет скорость

[emitter01]
	Type 			= SimpleDraught
;	Type 			= SimpleGaussian
	Position 		= 61.0, 58.0, 18.0
	Radius			= 0.23
	Sigma			= 1
	FlowSpeed		= 0.5
	FlowDirection	= 0.0, 0.0, 0.5
	Density			= 1.0
	DraughtPeriod	= 10.0				; период колебаний скорости в секундах
	DraughtPhase	= 0.0				; фаза колебаний скорости [0..1]
	DraughtAmp		= 0.5				; aмплитуда колебаний [FlowSpeed*(1-DraughtAmp)..FlowSpeed*(1+DraughtAmp)]

	ApplyDensity	= 0
	ApplyImpulse	= 1

[emitter02]
	Type 			= SimpleGaussian
;	Position 		= 35.0, 10.0, 40.0
;	WorldPosition 	= 76.736, -16.126, 75.767
	WorldPosition 	= 76.736, -12.126, 75.767
	Radius			= 0.15
;	Radius			= 0.35
	Sigma			= 1
	FlowSpeed		= 0.4
	FlowDirection	= 0.0, 0.5, 0.0
	Density			= 0.2

	ApplyDensity	= 1
	ApplyImpulse	= 1

;	r3_fog_reload