[volume]
	EmittersNum		= 1
	Hemi			= 0.2
;	ConfinementScale	= 0.06
;	Decay				= 0.994
;	Type			= Fog

;	Type				= Fire
;	ConfinementScale	= 0.13		;	Fire default
;	Decay				= 0.9995	;	Fire default

	GravityBuoyancy		= 0.001;
;	GravityBuoyancy		= -0.003;

[emitter00]
	Type 			= SimpleGaussian
	Position 		= 35.0, 34.0, 7.0
	Radius			= 0.15
	Sigma			= 1
	FlowSpeed		= 0.4
;	FlowSpeed		= 0.5
	FlowDirection	= -0.3, 0.5, 0.8
	Density			= 1.0

;	Density			= 1.2

	ApplyDensity	= 1
	ApplyImpulse	= 1

[emitter01]
;	Type 			= SimpleDraught
	Type 			= SimpleGaussian
;	Position 		= 10.0, 48.0, 45.0
	Position 		= 10.0, 40.0, 45.0
;	WorldPosition 	= 76.736, -16.126, 75.767
;	WorldPosition 	= 76.736, -12.126, 75.767
	Radius			= 0.15
;	Radius			= 0.05
	Sigma			= 1
	FlowSpeed		= 0.2
	FlowDirection	= 0.5, 0.0, 0.0
	Density			= 1.0

	ApplyDensity	= 0
	ApplyImpulse	= 1

[emitter11]
	Type 			= SimpleGaussian
;	Position 		= 35.0, 10.0, 40.0
;	WorldPosition 	= 76.736, -16.126, 75.767
	WorldPosition 	= 76.736, -12.126, 75.767
;	Radius			= 0.15
	Radius			= 0.35
	Sigma			= 1
	FlowSpeed		= 0.2
	FlowDirection	= 0.0, 0.5, 0.0
	Density			= 1.0

	ApplyDensity	= 1
	ApplyImpulse	= 1