[item_count_0]
;Àðòåôàêòû
af_cristall				= 1
af_fireball				= 1
af_dummy_glassbeads		= 1
af_eye					= 1
af_fire					= 1
af_medusa				= 1
af_cristall_flower		= 1
af_night_star			= 1
af_vyvert				= 1
af_gravi				= 1
af_gold_fish			= 1
af_blood				= 1
af_mincer_meat			= 1
af_soul					= 1
af_fuzz_kolobok			= 1
af_baloon				= 1
af_glass				= 1
af_electra_sparkler		= 1
af_electra_flash		= 1
af_electra_moonlight	= 1
af_dummy_battery		= 1
af_dummy_dummy			= 1
af_ice					= 1

;Àììóíèöèÿ
ammo_9x18_fmj			= 12, 36
ammo_9x18_pmm			= 12, 36
ammo_9x19_pbp			= 8, 24
ammo_9x19_fmj			= 16, 32
ammo_11.43x23_hydro		= 8, 16
ammo_11.43x23_fmj		= 8, 24
ammo_12x70_buck			= 8, 24
ammo_12x76_zhekan		= 6, 18
ammo_5.45x39_ap			= 10, 30
ammo_5.45x39_fmj		= 12, 36
ammo_9x39_ap			= 10, 30
ammo_9x39_pab9			= 12, 36
ammo_5.56x45_ss190		= 12, 36
ammo_5.56x45_ap			= 10, 24
ammo_7.62x54_7h14		= 5, 15
ammo_7.62x54_7h1		= 5, 15
ammo_7.62x54_ap			= 5, 15
ammo_og-7b				= 1
ammo_vog-25				= 2
grenade_f1				= 2
grenade_rgd5			= 2
ammo_m209				= 2
ammo_gauss				= 5, 10
ammo_pkm_100			= 30, 100

;Ìåäèêàìåíòû
bandage					= 2
medkit					= 2
medkit_scientic			= 2
medkit_army				= 2
antirad					= 1

;Áóñòåðû
drug_booster			= 1
drug_coagulant			= 1
drug_psy_blockade		= 1
drug_antidot			= 1
drug_radioprotector		= 1
drug_anabiotic			= 1

;Åäà
bread					= 1
kolbasa					= 1
conserva				= 1
vodka					= 1
energy_drink			= 1


[item_count_1]:item_count_0
;Àììóíèöèÿ
ammo_9x18_fmj			= 10, 30
ammo_9x18_pmm			= 10, 30
ammo_9x19_pbp			= 6, 18
ammo_9x19_fmj			= 12, 28
ammo_11.43x23_hydro		= 6, 18
ammo_11.43x23_fmj		= 6, 18
ammo_12x70_buck			= 6, 18
ammo_12x76_zhekan		= 5, 15
ammo_5.45x39_ap			= 8, 24
ammo_5.45x39_fmj		= 10, 30
ammo_9x39_ap			= 8, 24
ammo_9x39_pab9			= 10, 30
ammo_5.56x45_ss190		= 10, 30
ammo_5.56x45_ap			= 8, 24
ammo_7.62x54_7h14		= 4, 12
ammo_7.62x54_7h1		= 4, 12
ammo_7.62x54_ap			= 4, 12
ammo_og-7b				= 1
ammo_vog-25				= 3
grenade_f1				= 2
grenade_rgd5			= 3
ammo_m209				= 3
ammo_gauss				= 4, 8
ammo_pkm_100			= 20, 60

;Ìåäèêàìåíòû
bandage					= 1
medkit					= 1
medkit_scientic			= 1
medkit_army				= 1
antirad					= 1

[item_count_2]:item_count_0
;Àììóíèöèÿ
ammo_9x18_fmj			= 8, 24
ammo_9x18_pmm			= 8, 24
ammo_9x19_pbp			= 5, 15
ammo_9x19_fmj			= 10, 20
ammo_11.43x23_hydro		= 5, 15
ammo_11.43x23_fmj		= 5, 15
ammo_12x70_buck			= 5, 15
ammo_12x76_zhekan		= 4, 12
ammo_5.45x39_ap			= 6, 18
ammo_5.45x39_fmj		= 8, 24
ammo_9x39_ap			= 6, 18
ammo_9x39_pab9			= 8, 24
ammo_5.56x45_ss190		= 8, 24
ammo_5.56x45_ap			= 6, 18
ammo_7.62x54_7h14		= 3, 9
ammo_7.62x54_7h1		= 3, 9
ammo_7.62x54_ap			= 3, 9
ammo_og-7b				= 1
ammo_vog-25				= 3
grenade_f1				= 2
grenade_rgd5			= 3
ammo_m209				= 3
ammo_gauss				= 3, 6
ammo_pkm_100			= 10, 30

;Ìåäèêàìåíòû
bandage					= 0, 1
medkit					= 0, 1
medkit_scientic			= 0, 1
medkit_army				= 0, 1
antirad					= 0, 1


[item_count_3]:item_count_0
;Àììóíèöèÿ
ammo_9x18_fmj			= 5, 15
ammo_9x18_pmm			= 5, 15
ammo_9x19_pbp			= 4, 12
ammo_9x19_fmj			= 8, 16
ammo_11.43x23_hydro		= 4, 12
ammo_11.43x23_fmj		= 4, 12
ammo_12x70_buck			= 4, 12
ammo_12x76_zhekan		= 3, 9
ammo_5.45x39_ap			= 5, 15
ammo_5.45x39_fmj		= 6, 18
ammo_9x39_ap			= 4, 12
ammo_9x39_pab9			= 6, 18
ammo_5.56x45_ss190		= 6, 18
ammo_5.56x45_ap			= 4, 12
ammo_7.62x54_7h14		= 2, 6
ammo_7.62x54_7h1		= 2, 6
ammo_7.62x54_ap			= 2, 6
ammo_og-7b				= 1
ammo_vog-25				= 3
grenade_f1				= 2
grenade_rgd5			= 3
ammo_m209				= 3
ammo_gauss				= 2, 4
ammo_pkm_100			= 6, 18

;Ìåäèêàìåíòû
bandage					= 0, 1
medkit					= 0, 1
medkit_scientic			= 0, 1
medkit_army				= 0, 1
antirad					= 0, 1