[anomal_zone]
layers_count = 3
respawn_tries = 1
max_artefacts = 2
;applying_force_xz = 200
;applying_force_y = 400 
artefacts = af_medusa, af_cristall_flower, af_night_star, af_vyvert, af_gravi, af_gold_fish
start_artefact = af_night_star
coeff = 3, 3, 2, 2, 1, 1
artefact_ways = zat_b14_af_way, zat_b14_af_way_2, zat_b14_af_way_3
field_name = zat_b14_zone_field_radioactive_weak

[mines_core]
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0000
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0001
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0002
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0003
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0004
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0005
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0006
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0007
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0008
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0009
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0010
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0011
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0012
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0013

[layer_1]
mines_section = mines_layer_1 

[mines_layer_1]:mines_core
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0018
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0019
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0020

[layer_2]
mines_section = mines_layer_2 

[mines_layer_2]:mines_core
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0015
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0017

[layer_3]
mines_section = mines_layer_3 

[mines_layer_3]:mines_core
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0014
zat_b14_zone_mine_gravitational_weak_0016
