[logic] 
active = sr_idle

[sr_idle]
on_actor_inside = {+zat_b57_gas_running_play} sr_psy_antenna %=add_cs_text(zat_b57_gas_warning)%

[sr_psy_antenna]
mute_sound_threshold = 1
postprocess = pas_b400_acidic.ppe
eff_intensity = 100
hit_intensity = 5
no_mumble = true
no_static = true
hit_type = chemical
hit_freq = 1000
on_actor_outside = sr_idle %=del_cs_text()%
