[zone_base]
idle_light_volumetric 	= false
idle_light_shadow		= true
effective_radius		= 1 ;0.75 ;à §¬¥à à ¤¨ãá  ¢ ¯à®æ¥­â å ®â ®à¨£¨­ «ì­®£®, £¤¥ ¤¥©áâ¢ã¥â §®­ 
pick_dof_effector		= false
idle_light_r1			= true
script_binding          = bind_anomaly_field.bind
;bolt_entrance_particles	= anomaly2\anomaly_entrance

[zone_base_noshadow]:zone_base
idle_light_shadow		= false
idle_light_r1			= true
