; general section 

[ph_door@zat_a23_exit_door_gen]
locked = false
snd_open_start = metal_small_open
snd_close_start = metal_small_close_start
snd_close_stop = metal_small_close_stop

; door section

[logic]
active = ph_door@closed_out

[ph_door@closed_out]:ph_door@zat_a23_exit_door_gen
closed = true
tip_open = tip_open_another_site
on_info = {=actor_in_zone(zat_a23_exit_door_restrictor)} ph_door@closed_in

[ph_door@open]:ph_door@zat_a23_exit_door_gen
closed = false
tip_close = tip_door_close
on_use = ph_door@closed_in 

[ph_door@closed_in]ph_door@zat_a23_exit_door_gen
closed = true
tip_close = tip_door_open
on_use = ph_door@open 

