[volume]
	EmittersNum			= 2
	ConfinementScale	= 0.15          ;	Турбулентность. 0 - поток гладкий
	Decay				= 0.990         ;	Затухание дыма. 1 - дым не затухает
	GravityBuoyancy		= -0.005		;	Вес положительный/отрицательный дыма
	Hemi				= -1.5

[emitter01]
	Type 			= SimpleGaussian	; просто скопировать
	Position 		= 61.0, 66.0, 35.0	; в локальных координатах
	Radius			= 0.33				; размер источника. чем больше число, тем меньше источник 
	Sigma			= 1					; просто скопировать
	FlowSpeed		= 0.2				; скорость потока
	FlowDirection	= -0.5, -1.0, 0.0		; направление потока в локальных координатах
	Density			= 1.0				; плотность дыма

	ApplyDensity	= 1					; источник генерирует вещество
	ApplyImpulse	= 1					; источник применяет скорость

[emitter00]
	Type 			= SimpleDraught
;	Type 			= SimpleGaussian
	Position 		= 61.0, 58.0, 18.0
	Radius			= 0.23
	Sigma			= 1
	FlowSpeed		= 0.5
	FlowDirection	= 0.0, 0.0, 0.5
	Density			= 1.0
	DraughtPeriod	= 10.0				; период колебаний скорости в секундах
	DraughtPhase	= 0.0				; фаза колебаний скорости [0..1]
	DraughtAmp		= 0.5				; aмплитуда колебаний [FlowSpeed*(1-DraughtAmp)..FlowSpeed*(1+DraughtAmp)]

	ApplyDensity	= 0
	ApplyImpulse	= 1

[emitter11]
	Type 			= SimpleGaussian
	Position 		= 70.0, 60.0, 35.0
	Radius			= 0.15
	Sigma			= 1
	FlowSpeed		= 1
	FlowDirection	= -0.5, -1.0, 0.0
	Density			= 1.0

	ApplyDensity	= 0
	ApplyImpulse	= 1

[emitter12]
	Type 			= SimpleGaussian
	Position 		= 50.0, 60.0, 35.0
	Radius			= 0.3
	Sigma			= 1
	FlowSpeed		= 0.6
	FlowDirection	= -0.5, -1.0, 0.0
	Density			= 1.0

	ApplyDensity	= 0
	ApplyImpulse	= 1

;	r3_fog_reload