[all_zone_detector]

zone_class_1		= zone_mine_acidic_weak
zone_class_2		= zone_mine_acidic_average
zone_class_3		= zone_mine_acidic_strong

zone_class_4		= zone_mine_electric_weak
zone_class_5		= zone_mine_electric_average
zone_class_6		= zone_mine_electric_strong

zone_class_7		= zone_mine_gravitational_weak
zone_class_8		= zone_mine_gravitational_average
zone_class_9		= zone_mine_gravitational_strong

zone_class_10		= zone_mine_thermal_weak
zone_class_11		= zone_mine_thermal_average
zone_class_12		= zone_mine_thermal_strong

zone_class_13		= zone_mine_steam_weak
zone_class_14		= zone_mine_steam_average
zone_class_15		= zone_mine_steam_strong

zone_class_16		= zone_mine_acidic_big

zone_class_17		= zone_mine_chemical_weak
zone_class_18		= zone_mine_chemical_average
zone_class_19		= zone_mine_chemical_strong

zone_class_20		= zone_buzz_weak
zone_class_21		= zone_buzz_average
zone_class_22		= zone_buzz_strong

zone_class_23		= zone_mine_static_weak
zone_class_24		= zone_mine_static_average
zone_class_25		= zone_mine_static_strong

zone_class_26		= zone_witches_galantine_weak
zone_class_27		= zone_witches_galantine_average
zone_class_28		= zone_witches_galantine_strong

zone_class_29		= zone_mine_gravitational_big

zone_class_30		= zone_gravi_zone

zone_class_31		= zone_zharka_static_weak
zone_class_32		= zone_zharka_static_average
zone_class_33		= zone_zharka_static_strong

zone_class_34		= zone_field_radioactive
zone_class_35		= zone_field_radioactive_weak
zone_class_36		= zone_field_radioactive_average
zone_class_37		= zone_field_radioactive_strong

zone_class_38		= zone_radioactive
zone_class_39		= zone_radioactive_weak
zone_class_40		= zone_radioactive_average
zone_class_41		= zone_radioactive_strong

zone_class_42		= zone_field_acidic
zone_class_43		= zone_field_acidic_weak
zone_class_44		= zone_field_acidic_average
zone_class_45		= zone_field_acidic_strong

zone_class_46		= zone_field_psychic
zone_class_47		= zone_field_psychic_weak
zone_class_48		= zone_field_psychic_average
zone_class_49		= zone_field_psychic_strong

zone_class_50		= zone_field_thermal
zone_class_51		= zone_field_thermal_weak
zone_class_52		= zone_field_thermal_average
zone_class_53		= zone_field_thermal_strong

zone_freq_1			= 0.05, 2
zone_freq_2			= 0.05, 2
zone_freq_3			= 0.05, 2

zone_freq_4			= 0.05, 2
zone_freq_5			= 0.05, 2
zone_freq_6			= 0.05, 2

zone_freq_7			= 0.05, 2
zone_freq_8			= 0.05, 2
zone_freq_9			= 0.05, 2

zone_freq_10		= 0.05, 2
zone_freq_11		= 0.05, 2
zone_freq_12		= 0.05, 2

zone_freq_13		= 0.05, 2
zone_freq_14		= 0.05, 2
zone_freq_15		= 0.05, 2

zone_freq_16		= 0.05, 2

zone_freq_17		= 0.05, 2
zone_freq_18		= 0.05, 2
zone_freq_19		= 0.05, 2

zone_freq_20		= 0.05, 2
zone_freq_21		= 0.05, 2
zone_freq_22		= 0.05, 2

zone_freq_23		= 0.05, 2
zone_freq_24		= 0.05, 2
zone_freq_25		= 0.05, 2

zone_freq_26		= 0.05, 2
zone_freq_27		= 0.05, 2
zone_freq_28		= 0.05, 2

zone_freq_29		= 0.05, 2

zone_freq_30		= 0.05, 2

zone_freq_31		= 0.05, 2
zone_freq_32		= 0.05, 2
zone_freq_33		= 0.05, 2

zone_freq_34		= 0.01, 2
zone_freq_35		= 0.01, 2
zone_freq_36		= 0.01, 2
zone_freq_37		= 0.01, 2

zone_freq_38		= 0.01, 2
zone_freq_39		= 0.01, 2
zone_freq_40		= 0.01, 2
zone_freq_41		= 0.01, 2

zone_freq_42		= 0.01, 2
zone_freq_43		= 0.01, 2
zone_freq_44		= 0.01, 2
zone_freq_45		= 0.01, 2

zone_freq_46		= 0.01, 2
zone_freq_47		= 0.01, 2
zone_freq_48		= 0.01, 2
zone_freq_49		= 0.01, 2

zone_freq_50		= 0.01, 2
zone_freq_51		= 0.01, 2
zone_freq_52		= 0.01, 2
zone_freq_53		= 0.01, 2


zone_sound_1_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_2_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_3_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_4_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_5_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_6_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_7_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_8_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_9_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_10_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_11_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_12_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_13_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_14_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_15_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_16_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_17_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_18_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_19_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_20_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_21_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_22_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_23_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_24_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_25_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_26_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_27_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_28_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_29_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_30_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_31_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_32_		= detectors\DA-2_beep1
zone_sound_33_		= detectors\DA-2_beep1

zone_sound_34_		= detectors\geiger_1
zone_sound_34_1		= detectors\geiger_2
zone_sound_34_2		= detectors\geiger_3
zone_sound_34_3		= detectors\geiger_4
zone_sound_34_4		= detectors\geiger_5
zone_sound_34_5		= detectors\geiger_6
zone_sound_34_6		= detectors\geiger_1
zone_sound_34_7		= detectors\geiger_1
zone_sound_34_8		= detectors\geiger_1

zone_sound_35_		= detectors\geiger_1
zone_sound_35_1		= detectors\geiger_2
zone_sound_35_2		= detectors\geiger_3
zone_sound_35_3		= detectors\geiger_4
zone_sound_35_4		= detectors\geiger_5
zone_sound_35_5		= detectors\geiger_6
zone_sound_35_6		= detectors\geiger_1
zone_sound_35_7		= detectors\geiger_1
zone_sound_35_8		= detectors\geiger_1

zone_sound_36_		= detectors\geiger_1
zone_sound_36_1		= detectors\geiger_2
zone_sound_36_2		= detectors\geiger_3
zone_sound_36_3		= detectors\geiger_4
zone_sound_36_4		= detectors\geiger_5
zone_sound_36_5		= detectors\geiger_6
zone_sound_36_6		= detectors\geiger_1
zone_sound_36_7		= detectors\geiger_1
zone_sound_36_8		= detectors\geiger_1

zone_sound_37_		= detectors\geiger_1
zone_sound_37_1		= detectors\geiger_2
zone_sound_37_2		= detectors\geiger_3
zone_sound_37_3		= detectors\geiger_4
zone_sound_37_4		= detectors\geiger_5
zone_sound_37_5		= detectors\geiger_6
zone_sound_37_6		= detectors\geiger_1
zone_sound_37_7		= detectors\geiger_1
zone_sound_37_8		= detectors\geiger_1


zone_sound_38_		= detectors\geiger_1
zone_sound_38_1		= detectors\geiger_2
zone_sound_38_2		= detectors\geiger_3
zone_sound_38_3		= detectors\geiger_4
zone_sound_38_4		= detectors\geiger_5
zone_sound_38_5		= detectors\geiger_6
zone_sound_38_6		= detectors\geiger_1
zone_sound_38_7		= detectors\geiger_1
zone_sound_38_8		= detectors\geiger_1

zone_sound_39_		= detectors\geiger_1
zone_sound_39_1		= detectors\geiger_2
zone_sound_39_2		= detectors\geiger_3
zone_sound_39_3		= detectors\geiger_4
zone_sound_39_4		= detectors\geiger_5
zone_sound_39_5		= detectors\geiger_6
zone_sound_39_6		= detectors\geiger_1
zone_sound_39_7		= detectors\geiger_1
zone_sound_39_8		= detectors\geiger_1

zone_sound_40_		= detectors\geiger_1
zone_sound_40_1		= detectors\geiger_2
zone_sound_40_2		= detectors\geiger_3
zone_sound_40_3		= detectors\geiger_4
zone_sound_40_4		= detectors\geiger_5
zone_sound_40_5		= detectors\geiger_6
zone_sound_40_6		= detectors\geiger_1
zone_sound_40_7		= detectors\geiger_1
zone_sound_40_8		= detectors\geiger_1

zone_sound_41_		= detectors\geiger_1
zone_sound_41_1		= detectors\geiger_2
zone_sound_41_2		= detectors\geiger_3
zone_sound_41_3		= detectors\geiger_4
zone_sound_41_4		= detectors\geiger_5
zone_sound_41_5		= detectors\geiger_6
zone_sound_41_6		= detectors\geiger_1
zone_sound_41_7		= detectors\geiger_1
zone_sound_41_8		= detectors\geiger_1

[radiation_zone_detector]
zone_radius         = 4       
threshold           = 0.015      ; граница жёлтого и красного индикатора, желательно - половина силы самой мощной зоны

[fire_zone_detector]
zone_radius         = 4
threshold           = 0.05

[acid_zone_detector]
zone_radius         = 4
threshold           = 0.05

[psi_zone_detector]
zone_radius         = 4
threshold           = 0.05

[electra_zone_detector]
zone_radius         = 3
threshold           = 0.4

